Title: Digitaler Kompetenzcheck Elektrotechnische Grundlagen
Course: Elektrischer Stromkreis > Section: (2) Ohm resistance

Dieser Kompetenzcheck umfasst die elektrotechnischen Grundlagen wie Spannung, Strom, Widerstand und verwandte Bereiche.

Der Test umfasst 5 Fragen, es sind dafür 5 Minuten vorgesehen.

Feedback: Ausgezeichnete Leistung!
Feedback: Eine durchaus gute Leistung und Performance
Feedback: Das ist eine durchschnittliche Leistung.
Feedback: Das ist gerade noch ausreichend
Feedback: Das reicht leider nicht ...