Title: (2) Ohm resistance
Course: Elektrischer Stromkreis

Der Ohm'sche Widerstand

Begriff Widerstand und das Ohm'sche Gesetzt; Messung von Widerstand im virtuellen Labor

Selbstlerneinheit "Widerstand - Serienschaltung"

Dieser Bereich ist eine eigenständige Lerneinheit (im Zeitumfang von 3 Wochen), die aus mehreren Schritten besteht und eine Selbstevaluierung durch die Lernenden vorsieht (dazu wird die sogenannte Selbstevaluierungsmandala eingesetzt).