Title: Elektrischer Stromkreis

Einfacher Stromkreis mit Widerstand

Category: Physics & Biology — Courses about Physics and Biology

Event: Vtt-Box Training Event

Section 1
  Announcements
Simple Electric Circuit Einfacher Stromkreis
  Basic Definitions Grundlegende Definitionen
(2) Ohm resistance
  Virtual Lab
  Selbstlerneinheit "Widerstand - Serienschaltung"Di...
  Self Learning Unit - Description
  Digitaler Kompetenzcheck Elektrotechnische Grundlagen (Vorschau - ohne Login)
  Digitaler Kompetenzcheck Elektrotechnische Grundlagen
  VOR der Aktivität: Abgabe der Selbstevaluierungsmandala
  Was ist Widerstand?
  Virtual Lab: Übersicht
  Praktische Aufgabe "Messen im Virtuellen Labor" I
  Feedback zur Aufgabe "Messen im Virtuellen Labor"
  Praktische Arbeit "Messen im Virtuellen Labor" II
  Feedback zur Aufgabe "Messen im Virtuellen Labor" II
  Digitaler Kompetenzcheck (Vorschau - ohne Login)
  Digitaler Kompetenzcheck
  NACH der Aktivität: Abgabe der Selbstevaluierungsmandala
  Textfeld