Title: Self Learning Unit - Description
Course: Elektrischer Stromkreis > Section: (2) Ohm resistance

Übersicht über die Aktivität

Diese Selbstlerneinheit besteht aus mehreren Aktivitäten:

1. Ausfüllen der Selbstevaluierungsmandala und die Abgabe des Dokuments (Aufwand ca 2 Minuten)
2. Einführungseinheit "Widerstand" mit Video (Aufwand ca. 10 Minuten)
3. Arbeit im Virtuellen Labor (Aufwand ca 20 Minuten, je nach Interesse länger)

    - Erstellen eines Stromkreises
    - Messen von Spannung und Stromstärke
    - Erstellen eines Messprotokolls

1. Abgabe des Protokolls mit Feedback zum Laborteil mit Rückmeldung (Aufwand ca 10 Minuten)
2. Zweiter Auftrag im Virtuellen Labor (Aufwand ca 20 Minuten)

    - Aufbau einer Serienschaltung
    - Messung nach Anweisung
    - Erstellen eines Meßprotokolls
    - Abgabe des Protokolls

1. Feedback zum Laborteil mit Rückmeldung (Forum, Aufwand ca 10 Minuten)
2. Digitaler Kompetenzcheck (5 Minuten)
3. Feedback Selbstevaluierungsmandala erstellen und abgeben  (Aufwand ca 2 Minuten)