Title: Feedback zur Aufgabe "Messen im Virtuellen Labor" II
Course: Elektrischer Stromkreis > Section: (2) Ohm resistance

Vorbereitung der Abgabe

Das Dokument verwendet interaktive Eingabefelder. Überprüfe dein Protokolldokument, ob alle Messwerte eingetragen worden sind und ob das Dokument den Screenshot deiner Messanordnung enthalt.

Gewünschte Ergebnisse

Das Dokument soll

- Deine 6 Messwerte (3. Messwerte) zur ersten Messung (gleiche Widerstände) beinhalten (Widerstand, Strom)
- Deine 6 Messwerte (3. Messwerte) zur zweiten Messung (verschiedene Widerstände) beinhalten (Widerstand, Strom) und zusätzlich die Größen der beiden Widerstände R_1 und R_1
- Den berechneten Wert des Gesamtwiderstands (für beide Versuche) beinhalten
- Die Antworten auf die Fragen (5. Zu beantwortende Fragen) enthalten.

Rahmenbedingungen

Die Uploadgröße des Dokumentes ist durch den Sever begrenzt. Sollte eine diesbezügliche Meldung erscheinen, dann wandle das Dokument in eine ZIP-Datei um und versuche es wieder.

Sollten dann immer noch Probleme auftauchen dann kontaktiere deinen Lehrer.

Upload

Der einfachste Weg, dein Dokument abzugeben ist Drag & Drop. Öffne einen Explorer, suche deine Protokolldatei und ziehe diese in das gekennzeichnete Feld.

Natürlich kannst du auch die klassische Variante des Uploads (Uploadsymbol in der lenken Ecke des Uploadfeldes) wählen und mit dem Dateidialog arbeiten.

Abgabe

Letzter Abgabetermin ist der 20. April, 12 Uhr